---
title: Txikiagotu
---

<script>
    import { Filter } from 'lucide-svelte';
    import Reduce from '$lib/components/toolbar/tools/Reduce.svelte';
    import DocsNote from '$lib/components/docs/DocsNote.svelte';
</script>

# <Filter size="24" class="inline-block" style="margin-bottom: 5px" /> { title }

Tresna hau arrasto bateko GPS puntu kopurua murrizteko erabil daiteke, bere tamaina txikitzeko.

Sinplifikazio algoritmoaren tolerantzia egokitu dezakezu graduatzailea erabiliz, eta ikusiko diren puntu kopurua ikus daiteke, baita mapan dagoen arrasto sinplifikatua ere.

<div class="flex flex-row justify-center">
    <Reduce class="text-foreground p-3 border rounded-md shadow-lg" />
</div>

<DocsNote>

Tolerantziaren balioak jatorrizko arrastoaren eta arrasto sinplifikatuaren artean onartzen den gehieneko distantzia adierazten du.
Erabiltzen den algoritmoari buruz informazio gehiago irakurri dezakezu <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ramer%E2%80%93Douglas%E2%80%93Peucker_algorithm" target="_blank">hemen</a>.

</DocsNote>
