---
title: Minimera
---

<script>
    import { Funnel } from '@lucide/svelte';
    import Reduce from '$lib/components/toolbar/tools/reduce/Reduce.svelte';
    import DocsNote from '$lib/components/docs/DocsNote.svelte';
</script>

# <Funnel size="24" class="inline-block" style="margin-bottom: 5px" /> { title }

Detta verktyg kan användas för att minska antalet GPS-punkter i en spårning, vilket kan vara användbart för att minimera dess storlek.

Du kan justera toleransen i förenklingsalgoritimen med glidaren och se det antal punkter som behålls likväl som den förenklade spårningen på kartan.

<div class="flex flex-row justify-center">
    <Reduce class="text-foreground p-3 border rounded-md shadow-lg" />
</div>

<DocsNote>

Toleransgränserna representerar det maximala avståndet tillåtet mellan det originella spårningen och den förenklade spårningen.
Du kan läsa mer om algoritmen som används <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ramer%E2%80%93Douglas%E2%80%93Peucker_algorithm" target="_blank">här</a>.

</DocsNote>
