---
title: Umanjiti
---

<script>
    import { Funnel } from '@lucide/svelte';
    import Reduce from '$lib/components/toolbar/tools/reduce/Reduce.svelte';
    import DocsNote from '$lib/components/docs/DocsNote.svelte';
</script>

# <Funnel size="24" class="inline-block" style="margin-bottom: 5px" /> { title }

Ovaj alat se može koristiti za smanjenje broja GPS tačaka u trasu, što može biti korisno za smanjenje njegove veličine.

Možete podesiti toleranciju algoritma za pojednostavljivanje pomoću klizača i videti broj tačaka koje će biti zadržane, kao i pojednostavljeni trag na mapi.

<div class="flex flex-row justify-center">
    <Reduce class="text-foreground p-3 border rounded-md shadow-lg" />
</div>

<DocsNote>

Vrednost tolerancije predstavlja maksimalno dozvoljeno rastojanje između originalnog traga i pojednostavljenog traga.
Више о коришћеном алгоритму можете прочитати <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ramer%E2%80%93Douglas%E2%80%93Peucker_algorithm" target="_blank">овде</a>.

</DocsNote>
