---
title: Minimizza
---

<script>
    import { Funnel } from '@lucide/svelte';
    import Reduce from '$lib/components/toolbar/tools/reduce/Reduce.svelte';
    import DocsNote from '$lib/components/docs/DocsNote.svelte';
</script>

# <Funnel size="24" class="inline-block" style="margin-bottom: 5px" /> { title }

Questo strumento può essere utilizzato per ridurre il numero di punti GPS in una traccia, che può essere utile per diminuire la sua dimensione.

È possibile regolare la tolleranza dell'algoritmo di semplificazione utilizzando il cursore, e vedere il numero di punti che saranno mantenuti, così come la traccia semplificata sulla mappa.

<div class="flex flex-row justify-center">
    <Reduce class="text-foreground p-3 border rounded-md shadow-lg" />
</div>

<DocsNote>

Il valore di tolleranza rappresenta la distanza massima consentita tra la traccia originale e la traccia semplificata.
Puoi leggere di più sull'algoritmo utilizzato <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ramer%E2%80%93Douglas%E2%80%93Peucker_algorithm" target="_blank">qui</a>.

</DocsNote>
