---
title: Minimalizálás
---

<script>
    import { Funnel } from '@lucide/svelte';
    import Reduce from '$lib/components/toolbar/tools/Reduce.svelte';
    import DocsNote from '$lib/components/docs/DocsNote.svelte';
</script>

# <Funnel size="24" class="inline-block" style="margin-bottom: 5px" /> { title }

Ezzel az eszközzel csökkenthető a GPS-pontok száma a nyomkövetésben, ami hasznos lehet a méretének csökkentésében.

A csúszkával beállíthatja az egyszerűsítési algoritmus tűréshatárát, és megtekintheti a megtartandó pontok számát, valamint az egyszerűsített nyomkövetést a térképen.

<div class="flex flex-row justify-center">
    <Reduce class="text-foreground p-3 border rounded-md shadow-lg" />
</div>

<DocsNote>

A tűrésérték az eredeti és az egyszerűsített nyomvonal közötti megengedett legnagyobb távolságot jelenti.
A használt algoritmusról <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ramer%E2%80%93Douglas%E2%80%93Peucker_algorithm" target="_blank">itt</a> olvashat bővebben.

</DocsNote>
