---
title: Minimitzar
---

<script>
    import { Funnel } from '@lucide/svelte';
    import Reduce from '$lib/components/toolbar/tools/Reduce.svelte';
    import DocsNote from '$lib/components/docs/DocsNote.svelte';
</script>

# <Funnel size="24" class="inline-block" style="margin-bottom: 5px" /> { title }

Aquesta eina es pot utilitzar per reduir el nombre de punts GPS en una traça, cosa que serà útil per disminuir la seva mida.

Pots ajustar la tolerància de l'algoritme de simplificació utilitzant el lliscador i veure el nombre de punts que es conservaran, així com la traça simplificada al mapa.

<div class="flex flex-row justify-center">
    <Reduce class="text-foreground p-3 border rounded-md shadow-lg" />
</div>

<DocsNote>

El valor de tolerància representa la màxima distància permesa entre la traça original i la simplificada.
Pots llegir més sobre l'algoritme utilitzat <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ramer%E2%80%93Douglas%E2%80%93Peucker_algorithm" target="_blank">aquí</a>.

</DocsNote>
