---
title: Verkleinen
---

<script>
    import { Filter } from 'lucide-svelte';
    import Reduce from '$lib/components/toolbar/tools/Reduce.svelte';
    import DocsNote from '$lib/components/docs/DocsNote.svelte';
</script>

# <Filter size="24" class="inline-block" style="margin-bottom: 5px" /> { title }

Dit gereedschap kan worden gebruikt om het aantal GPS-punten in een spoor te verminderen, wat nuttig kan zijn om de grootte te verminderen.

U kunt de marge van het vereenvoudigingsalgoritme aanpassen met de schuifregelaar, en dan wordt het aantal punten zichtbaar dat zal worden bewaard, evenals het vereenvoudigde spoor op de kaart.

<div class="flex flex-row justify-center">
    <Reduce class="text-foreground p-3 border rounded-md shadow-lg" />
</div>

<DocsNote>

De tolerantiewaarde vertegenwoordigt de maximale afstand tussen het oorspronkelijke spoor en de vereenvoudigde spoor.
Je kunt <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ramer%E2%80%93Douglas%E2%80%93Peucker_algorithm" target="_blank">hier</a> meer lezen over het algoritme dat wordt gebruikt.

</DocsNote>
